AGS/2-8E1TM T136 Steacie

Plan9.GW

Rev 3.5 28-Aug-91

Miranda-Ether - 130.63.251.0

CCSI-TR - 130.63.249.0

Math-Ether - 130.63.248.0

CCS-Backbone-TR - 130.63.247.0

Trinculo-Ether - 130.63.250.0

Gonzalo-Ether - 130.63.252.0

Caliban-Ether - 130.63.253.0

Alonso-Ether - 130.63.254.0

Test6-TR - 130.63.206.0

Test5-TR - 130.63.205.0

Test4-Ether - 130.63.204.0

Test3-Ether - 130.63.203.0

Test2-Ether - 130.63.202.0

Test1-Ether - 130.63.201.0

CCSLAVc-Ether -130.63.20.0_{AGS/3-4E1RM}

Petrie-Ether -130.63.2.0

CCSM-Ether -130.63.6.0

CCS-Backbone-Ether - 130.63.16.0

Xnet-Ether - 192.75.18.0

p4100-1S1E

CGS/2-2EM

Onet

ISTS

T136 Steacie

T136 Steacie

Onet.GW

York/ISTS

130.185.0.0

132.251.0.0

York University IP Internet Overview

Backbone Configuration

CS-Ether -130.63.9.0

FAS-Ether -130.63.3.0

Lumbers-Ether -130.63.4.0 CCSI-Ether -130.63.7.0

N7xx Ross

Mirror.CS

Kinetics FastPath 4

CS-Localtalk -130.63.10.0

Keele-Glendon - 130.63.8.0 Judy.GW Punch.GW

012 Steacie C Wing York Hall

MGS/2-1E1TM MGS/2-1E1TM

Glendon-Ether - 130.63.5.0

Fang.GW

T136 Steacie

Ariel

AGS/3-6EM S2xx Ross

Grip.GW

WC-Ether -130.63.1.0